世卫宣布疫情或在2023年结束!

阅读:14175 来源:转载
分享: 

 世卫组织宣布:疫情或在2023年结束

如今距新冠开始在全球范围内大规模传播已经将近3年了,目前为止,全球新冠累计确诊病例已经超过了6.46亿例,但近日,世卫宣布了一个好消息!

据外媒报道,世卫组织总干事谭德塞宣布称,将在明年的1月,组织新冠紧急委员会,讨论关于结束全球新冠紧急状态的相关事宜。

他表示,有望在2023年正式宣布,新冠将不再是全球卫生紧急事件。但同时,谭德塞也强调,新冠病毒不会彻底消失,在今后全球依旧需要对此类呼吸道疾病保持高度警惕。

图片

其实这并非谭德塞第一次发表“新冠大流行即将结束”的言论了,在今年9月中旬,新冠死亡人数大幅下降时,他就曾乐观预测“距离新冠大流行结束,已经胜利在望”。

而在本月初,谭德塞进一步解释称,现在离新冠疫情结束已经很近了,90%的人对新冠病毒具有免疫力,但要实现全球新冠大流行的结束,依旧存在部分阻碍。

尽管近几次,谭德塞关于新冠何时结束的说法不一,但总体来说大都是积极的,由此也能大致看出,目前全球新冠疫情的情况正在朝着好的方向发展!

不过,即便如此,世界各国也依旧不能够掉以轻心,需要注意到,谭德塞每每谈到新冠结束的阻碍时,都离不开一个关键点——疫苗的接种。

可以说,在控制全球新冠疫情的过程中,发挥重要作用的就是疫苗,然而当前还有不少低收入国家的疫苗接种率十分低下。

除此之外,还有不少发达国家也还出现了疫苗浪费的情况。联合国秘书长古特雷斯也曾就此事强调“若无法实现疫苗公平,那将会是道德的崩塌”。

此前,来自全球112国的数百名专家就“如何结束新冠”总结出了41份声明以及57条建议,但最重要的一点还是要保证全球疫苗的公平分配。

总而言之,目前全球新冠似乎已经接近尾声,这也是世界各国共同的期待, 让我们一起期待好消息吧!

标签: 硕士留学 本科留学 留学政策
相关阅读